
 A  Reorganisation:
    Dieses Hilfsprogramm dient zur Neuorganistion der Datenbank. Es sollte nur
    aufgerufen werden, wenn beim normalen Betrieb der Auftragsbearbeitung
    Fehler in den Artikel-, Kunden-, Leistungs-, Bestellteil- oder Lieferanten-
    daten aufgetreten sind.

 A  Vollständige Reorganisation:
    Die Datenbank wird neu aufgebaut, wobei beschädigte Datensätze (die z.B.
    durch Fehleingaben entstanden sein können) gelöscht werden.
    Es werden nur Datensätze gelöscht, auf die das Programm ohnehin keinen
    Zugriff mehr hat.

 A  ACHTUNG!
 A  Vor einer Reorganisation muß unbedingt eine Datensicherung durchgeführt
 A  werden.


 A  Durchführung der vollständigen Reorganisation:
    1. Nachdem die Datensicherung erfolgreich durchgeführt wurde wählen Sie:
    "Vollständige Reorganisation".

    2. Beantworten Sie die Kontrollfragen mit "J", sofern keine Fehlermeldung
    angezeigt wird.

 A  Sollte eine Fehlermeldung angezeigt werden, ist die Reorganisation sofort
 A  mit "N" abzubrechen! In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Ver-
 A  triebspartner.


 A  Entladen der Datenbank in Textdateien:
    Dieses Serviceprogramm dient zur Datenübergabe an andere Programme und
    sollte nur vom Fachmann bedient werden. Es ist zum normalen Betrieb des
    Programms nicht erforderlich.